NAME    KERNEL
EXETYPE OS2
EXPORTS 
    FatalExit  @1

    GetVersion @3

    GlobalAlloc @15
    GlobalReAlloc @16
    GlobalFree @17
    GlobalLock @18
    GlobalUnlock @19
    GlobalSize @20
    GlobalHandle @21
    GlobalFlags @22
    LockSegment @23
    UnlockSegment @24
    GlobalCompact @25

	_WaitEvent @30

	GetCurrentTask @36

    GetModuleHandle @47
    GetModuleUsage @48
    GetModuleFileName @49
    GetProcAddress @50
	MakeProcInstance @51
	FreeProcInstance @52

	GetProfileInt @57
	GetProfileString @58
	WriteProfileString @59

	InitTask @91

    LoadLibrary @95
    FreeLibrary @96

    Dos3Call @102

	__ahshift @113 NODATA CONSTANT
	__ahincr @114 NODATA CONSTANT

    GetDOSEnviroment @131
    GetWinFlags @132

    GlobalNotify @154

    GlobalLRUOldest @163
    GlobalLRUNewest @164

    GetFreeSpace @169

    AllocDStoCSAlias @171

	__A000 @174 NODATA CONSTANT

    AllocSelector @175
    FreeSelector @176
    PrestoChangoSelector @177

	__B000 @181 NODATA CONSTANT
	__B800 @182 NODATA CONSTANT

    GlobalDosAlloc @184
    GlobalDosFree @185
    GetSelectorBase @186
    SetSelectorBase @187
    GetSelectorLimit @188
    SetSelectorLimit @189

    GlobalPageLock @191
    GlobalPageUnlock @192

	__0040 @193 NODATA CONSTANT
	__F000 @194 NODATA CONSTANT

    GlobalFix @197
    GlobalUnfix @198

